Flood detected by IDS !!! Stop it.
Please, don't mirror this site.  Don't use lame multistream mirror program like 
FlashGet and GetRight. After detecting flood from you IP 3 times, you IP will 
be auto filtered by firewall.

Зарегистрирована попытка несанкционированного открытия большого количества 
соединений, приведших к высокой паразитной нагрузке на сервер.

Блокировка произведена на 10 минут. При срабатывании данной защиты 3
раза доступ к opennet.ru для Вашего IP будет _полностью_ заблокирован
фаерволом.  Пожалуйста НЕ копируйте документы сайта автоматическими
программами, отзеркаливающими  группу документов, это приводит к слишком
большим накладным расходам.  Пожалуйста проявите уважение к авторам
проекта. В противном случае доступ для Вашего хоста будет заблокирован
пакетным фильтром.

Если данное сообщение вы получили по ошибке, пожалуйста напишите об этом 
на maxim.chirkov@gmail.com, неполадка будет устранена в течении нескольких минут.
